forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation fault occurred
Image              PC        Routine            Line        Source             
libc.so.6          00508C3D  Unknown               Unknown  Unknown
ingridd            081BADD1  Unknown               Unknown  Unknown
libc.so.6          006343F8  Unknown               Unknown  Unknown
libc.so.6          006343F0  Unknown               Unknown  Unknown
libc.so.6          006343E8  Unknown               Unknown  Unknown
libc.so.6          006343E0  Unknown               Unknown  Unknown
libc.so.6          006343D8  Unknown               Unknown  Unknown
Unknown            0A928060  Unknown               Unknown  Unknown

Stack trace terminated abnormally.
